NAME         'Demo1Dlg'

DESCRIPTION  'Demo1Dlg'

EXETYPE      NT

SUBSYSTEM    WINDOWS

STUB         'WINSTUB.EXE'

VERSION      1.0

CODE         EXECUTE READ

DATA         READ WRITE

STACKSIZE    1048576, 4096

HEAPSIZE    1048576, 4096
